LIBRARY libmariadb
EXPORTS
	ma_pvio_register_callback
	mariadb_cancel
	mariadb_connection
	mariadb_convert_string
	mariadb_deinitialize_ssl
	mariadb_dyncol_check
	mariadb_dyncol_column_cmp_named
	mariadb_dyncol_column_count
	mariadb_dyncol_create_many_named
	mariadb_dyncol_create_many_num
	mariadb_dyncol_exists_named
	mariadb_dyncol_exists_num
	mariadb_dyncol_free
	mariadb_dyncol_get_named
	mariadb_dyncol_get_num
	mariadb_dyncol_has_names
	mariadb_dyncol_json
	mariadb_dyncol_list_named
	mariadb_dyncol_list_num
	mariadb_dyncol_unpack
	mariadb_dyncol_update_many_named
	mariadb_dyncol_update_many_num
	mariadb_dyncol_val_double
	mariadb_dyncol_val_long
	mariadb_dyncol_val_str
	mariadb_field_attr
	mariadb_free_rpl_event
	mariadb_get_charset_by_name
	mariadb_get_charset_by_nr
	mariadb_get_info
	mariadb_get_infov
	mariadb_reconnect
	mariadb_rpl_close
	mariadb_rpl_fetch
	mariadb_rpl_get_optionsv
	mariadb_rpl_init_ex
	mariadb_rpl_open
	mariadb_rpl_optionsv
	mariadb_stmt_execute_direct
	mariadb_stmt_fetch_fields
	mysql_affected_rows
	mysql_autocommit
	mysql_autocommit_cont
	mysql_autocommit_start
	mysql_change_user
	mysql_change_user_cont
	mysql_change_user_start
	mysql_character_set_name
	mysql_client_find_plugin
	mysql_client_register_plugin
	mysql_close
	mysql_close_cont
	mysql_close_start
	mysql_commit
	mysql_commit_cont
	mysql_commit_start
	mysql_data_seek
	mysql_debug
	mysql_dump_debug_info
	mysql_dump_debug_info_cont
	mysql_dump_debug_info_start
	mysql_embedded
	mysql_eof
	mysql_errno
	mysql_error
	mysql_escape_string
	mysql_fetch_field
	mysql_fetch_field_direct
	mysql_fetch_fields
	mysql_fetch_lengths
	mysql_fetch_row
	mysql_fetch_row_cont
	mysql_fetch_row_start
	mysql_field_count
	mysql_field_seek
	mysql_field_tell
	mysql_free_result
	mysql_free_result_cont
	mysql_free_result_start
	mysql_get_character_set_info
	mysql_get_charset_by_name
	mysql_get_charset_by_nr
	mysql_get_client_info
	mysql_get_client_version
	mysql_get_host_info
	mysql_get_option
	mysql_get_optionv
	mysql_get_parameters
	mysql_get_proto_info
	mysql_get_server_info
	mysql_get_server_name
	mysql_get_server_version
	mysql_get_socket
	mysql_get_ssl_cipher
	mysql_get_timeout_value
	mysql_get_timeout_value_ms
	mysql_hex_string
	mysql_info
	mysql_init
	mysql_insert_id
	mysql_kill
	mysql_kill_cont
	mysql_kill_start
	mysql_list_dbs
	mysql_list_fields
	mysql_list_fields_cont
	mysql_list_fields_start
	mysql_list_processes
	mysql_list_tables
	mysql_load_plugin
	mysql_load_plugin_v
	mysql_more_results
	mysql_net_field_length
	mysql_net_read_packet
	mysql_next_result
	mysql_next_result_cont
	mysql_next_result_start
	mysql_num_fields
	mysql_num_rows
	mysql_options4
	mysql_options
	mysql_optionsv
	mysql_ping
	mysql_ping_cont
	mysql_ping_start
	mysql_ps_fetch_functions
	mysql_query
	mysql_query_cont
	mysql_query_start
	mysql_read_query_result
	mysql_read_query_result_cont
	mysql_read_query_result_start
	mysql_real_connect
	mysql_real_connect_cont
	mysql_real_connect_start
	mysql_real_escape_string
	mysql_real_query
	mysql_real_query_cont
	mysql_real_query_start
	mysql_refresh
	mysql_refresh_cont
	mysql_refresh_start
	mysql_reset_connection
	mysql_reset_connection_cont
	mysql_reset_connection_start
	mysql_rollback
	mysql_rollback_cont
	mysql_rollback_start
	mysql_row_seek
	mysql_row_tell
	mysql_select_db
	mysql_select_db_cont
	mysql_select_db_start
	mysql_send_query
	mysql_send_query_cont
	mysql_send_query_start
	mysql_server_end
	mysql_server_init
	mysql_session_track_get_first
	mysql_session_track_get_next
	mysql_set_character_set
	mysql_set_character_set_cont
	mysql_set_character_set_start
	mysql_set_local_infile_default
	mysql_set_local_infile_handler
	mysql_set_server_option
	mysql_set_server_option_cont
	mysql_set_server_option_start
	mysql_shutdown
	mysql_shutdown_cont
	mysql_shutdown_start
	mysql_sqlstate
	mysql_ssl_set
	mysql_stat
	mysql_stat_cont
	mysql_stat_start
	mysql_stmt_affected_rows
	mysql_stmt_attr_get
	mysql_stmt_attr_set
	mysql_stmt_bind_param
	mysql_stmt_bind_result
	mysql_stmt_close
	mysql_stmt_close_cont
	mysql_stmt_close_start
	mysql_stmt_data_seek
	mysql_stmt_errno
	mysql_stmt_error
	mysql_stmt_execute
	mysql_stmt_execute_cont
	mysql_stmt_execute_start
	mysql_stmt_fetch
	mysql_stmt_fetch_column
	mysql_stmt_fetch_cont
	mysql_stmt_fetch_start
	mysql_stmt_field_count
	mysql_stmt_free_result
	mysql_stmt_free_result_cont
	mysql_stmt_free_result_start
	mysql_stmt_init
	mysql_stmt_insert_id
	mysql_stmt_more_results
	mysql_stmt_next_result
	mysql_stmt_next_result_cont
	mysql_stmt_next_result_start
	mysql_stmt_num_rows
	mysql_stmt_param_count
	mysql_stmt_param_metadata
	mysql_stmt_prepare
	mysql_stmt_prepare_cont
	mysql_stmt_prepare_start
	mysql_stmt_reset
	mysql_stmt_reset_cont
	mysql_stmt_reset_start
	mysql_stmt_result_metadata
	mysql_stmt_row_seek
	mysql_stmt_row_tell
	mysql_stmt_send_long_data
	mysql_stmt_send_long_data_cont
	mysql_stmt_send_long_data_start
	mysql_stmt_sqlstate
	mysql_stmt_store_result
	mysql_stmt_store_result_cont
	mysql_stmt_store_result_start
	mysql_stmt_warning_count
	mysql_store_result
	mysql_store_result_cont
	mysql_store_result_start
	mysql_thread_end
	mysql_thread_id
	mysql_thread_init
	mysql_thread_safe
	mysql_use_result
	mysql_warning_count