LIBRARY libmariadb
EXPORTS
	ma_pvio_register_callback
	mariadb_cancel@4
	mariadb_connection@4
	mariadb_convert_string@28
	mariadb_deinitialize_ssl
	mariadb_dyncol_check
	mariadb_dyncol_column_cmp_named
	mariadb_dyncol_column_count
	mariadb_dyncol_create_many_named
	mariadb_dyncol_create_many_num
	mariadb_dyncol_exists_named
	mariadb_dyncol_exists_num
	mariadb_dyncol_free
	mariadb_dyncol_get_named
	mariadb_dyncol_get_num
	mariadb_dyncol_has_names
	mariadb_dyncol_json
	mariadb_dyncol_list_named
	mariadb_dyncol_list_num
	mariadb_dyncol_unpack
	mariadb_dyncol_update_many_named
	mariadb_dyncol_update_many_num
	mariadb_dyncol_val_double
	mariadb_dyncol_val_long
	mariadb_dyncol_val_str
	mariadb_field_attr@12
	mariadb_free_rpl_event@4
	mariadb_get_charset_by_name@4
	mariadb_get_charset_by_nr@4
	mariadb_get_info@12
	mariadb_get_infov
	mariadb_reconnect@4
	mariadb_rpl_close@4
	mariadb_rpl_errno@4
	mariadb_rpl_error@4
	mariadb_rpl_extract_rows@12
	mariadb_rpl_fetch@8
	mariadb_rpl_get_optionsv
	mariadb_rpl_init_ex@8
	mariadb_rpl_open@4
	mariadb_rpl_optionsv
	mariadb_stmt_execute_direct@12
	mariadb_stmt_fetch_fields@4
	mysql_affected_rows@4
	mysql_autocommit@8
	mysql_autocommit_cont@12
	mysql_autocommit_start@12
	mysql_change_user@16
	mysql_change_user_cont@12
	mysql_change_user_start@20
	mysql_character_set_name@4
	mysql_client_find_plugin@12
	mysql_client_register_plugin@8
	mysql_close@4
	mysql_close_cont@8
	mysql_close_start@4
	mysql_commit@4
	mysql_commit_cont@12
	mysql_commit_start@8
	mysql_data_seek@12
	mysql_debug@4
	mysql_dump_debug_info@4
	mysql_dump_debug_info_cont@12
	mysql_dump_debug_info_start@8
	mysql_embedded@0
	mysql_eof@4
	mysql_errno@4
	mysql_error@4
	mysql_escape_string@12
	mysql_fetch_field@4
	mysql_fetch_field_direct@8
	mysql_fetch_fields@4
	mysql_fetch_lengths@4
	mysql_fetch_row@4
	mysql_fetch_row_cont@12
	mysql_fetch_row_start@8
	mysql_field_count@4
	mysql_field_seek@8
	mysql_field_tell@4
	mysql_free_result@4
	mysql_free_result_cont@8
	mysql_free_result_start@4
	mysql_get_character_set_info@8
	mysql_get_charset_by_name@4
	mysql_get_charset_by_nr@4
	mysql_get_client_info@0
	mysql_get_client_version@0
	mysql_get_host_info@4
	mysql_get_option@12
	mysql_get_optionv
	mysql_get_parameters@0
	mysql_get_proto_info@4
	mysql_get_server_info@4
	mysql_get_server_name@4
	mysql_get_server_version@4
	mysql_get_socket@4
	mysql_get_ssl_cipher@4
	mysql_get_timeout_value@4
	mysql_get_timeout_value_ms@4
	mysql_hex_string@12
	mysql_info@4
	mysql_init@4
	mysql_insert_id@4
	mysql_kill@8
	mysql_kill_cont@12
	mysql_kill_start@12
	mysql_list_dbs@8
	mysql_list_fields@12
	mysql_list_fields_cont@12
	mysql_list_fields_start@16
	mysql_list_processes@4
	mysql_list_tables@8
	mysql_load_plugin
	mysql_load_plugin_v@20
	mysql_more_results@4
	mysql_net_field_length@4
	mysql_net_read_packet@4
	mysql_next_result@4
	mysql_next_result_cont@12
	mysql_next_result_start@8
	mysql_num_fields@4
	mysql_num_rows@4
	mysql_options4@16
	mysql_options@12
	mysql_optionsv
	mysql_ping@4
	mysql_ping_cont@12
	mysql_ping_start@8
	mysql_ps_fetch_functions
	mysql_query@8
	mysql_query_cont@12
	mysql_query_start@12
	mysql_read_query_result@4
	mysql_read_query_result_cont@12
	mysql_read_query_result_start@8
	mysql_real_connect@32
	mysql_real_connect_cont@12
	mysql_real_connect_start@36
	mysql_real_escape_string@16
	mysql_real_query@12
	mysql_real_query_cont@12
	mysql_real_query_start@16
	mysql_refresh@8
	mysql_refresh_cont@12
	mysql_refresh_start@12
	mysql_reset_connection@4
	mysql_reset_connection_cont@12
	mysql_reset_connection_start@8
	mysql_rollback@4
	mysql_rollback_cont@12
	mysql_rollback_start@8
	mysql_row_seek@8
	mysql_row_tell@4
	mysql_select_db@8
	mysql_select_db_cont@12
	mysql_select_db_start@12
	mysql_send_query@12
	mysql_send_query_cont@12
	mysql_send_query_start@16
	mysql_server_end@0
	mysql_server_init@12
	mysql_session_track_get_first@16
	mysql_session_track_get_next@16
	mysql_set_character_set@8
	mysql_set_character_set_cont@12
	mysql_set_character_set_start@12
	mysql_set_local_infile_default
	mysql_set_local_infile_handler@24
	mysql_set_server_option@8
	mysql_set_server_option_cont@12
	mysql_set_server_option_start@12
	mysql_shutdown@8
	mysql_shutdown_cont@12
	mysql_shutdown_start@12
	mysql_sqlstate@4
	mysql_ssl_set@24
	mysql_stat@4
	mysql_stat_cont@12
	mysql_stat_start@8
	mysql_stmt_affected_rows@4
	mysql_stmt_attr_get@12
	mysql_stmt_attr_set@12
	mysql_stmt_bind_param@8
	mysql_stmt_bind_result@8
	mysql_stmt_close@4
	mysql_stmt_close_cont@12
	mysql_stmt_close_start@8
	mysql_stmt_data_seek@12
	mysql_stmt_errno@4
	mysql_stmt_error@4
	mysql_stmt_execute@4
	mysql_stmt_execute_cont@12
	mysql_stmt_execute_start@8
	mysql_stmt_fetch@4
	mysql_stmt_fetch_column@16
	mysql_stmt_fetch_cont@12
	mysql_stmt_fetch_start@8
	mysql_stmt_field_count@4
	mysql_stmt_free_result@4
	mysql_stmt_free_result_cont@12
	mysql_stmt_free_result_start@8
	mysql_stmt_init@4
	mysql_stmt_insert_id@4
	mysql_stmt_more_results@4
	mysql_stmt_next_result@4
	mysql_stmt_next_result_cont@12
	mysql_stmt_next_result_start@8
	mysql_stmt_num_rows@4
	mysql_stmt_param_count@4
	mysql_stmt_param_metadata@4
	mysql_stmt_prepare@12
	mysql_stmt_prepare_cont@12
	mysql_stmt_prepare_start@16
	mysql_stmt_reset@4
	mysql_stmt_reset_cont@12
	mysql_stmt_reset_start@8
	mysql_stmt_result_metadata@4
	mysql_stmt_row_seek@8
	mysql_stmt_row_tell@4
	mysql_stmt_send_long_data@16
	mysql_stmt_send_long_data_cont@12
	mysql_stmt_send_long_data_start@20
	mysql_stmt_sqlstate@4
	mysql_stmt_store_result@4
	mysql_stmt_store_result_cont@12
	mysql_stmt_store_result_start@8
	mysql_stmt_warning_count@4
	mysql_store_result@4
	mysql_store_result_cont@12
	mysql_store_result_start@8
	mysql_thread_end@0
	mysql_thread_id@4
	mysql_thread_init@0
	mysql_thread_safe@0
	mysql_use_result@4
	mysql_warning_count@4