LIBRARY "jack.dll"


EXPORTS
     jack_get_version     @1
     jack_get_version_string     @2
     jack_client_open     @3
     jack_client_new     @4
     jack_client_close     @5
     jack_client_name_size     @6
     jack_get_client_name     @7
     jack_get_uuid_for_client_name     @8
     jack_get_client_name_by_uuid     @9
     jack_internal_client_new     @10
     jack_internal_client_close     @11
     jack_activate     @12
     jack_deactivate     @13
     jack_client_thread_id     @14
     jack_is_realtime     @15
     jack_thread_wait     @16
     jack_cycle_wait     @17
     jack_cycle_signal     @18
     jack_set_process_thread     @19
     jack_set_thread_init_callback     @20
     jack_on_shutdown     @21
     jack_on_info_shutdown     @22
     jack_set_process_callback     @23
     jack_set_freewheel_callback     @24
     jack_set_buffer_size_callback     @25
     jack_set_sample_rate_callback     @26
     jack_set_client_registration_callback     @27
     jack_set_port_registration_callback     @28
     jack_set_port_connect_callback     @29
     jack_set_port_rename_callback     @30
     jack_set_graph_order_callback     @31
     jack_set_xrun_callback     @32
     jack_set_latency_callback     @33
     jack_set_freewheel     @34
     jack_set_buffer_size     @35
     jack_get_sample_rate     @36
     jack_get_buffer_size     @37
     jack_engine_takeover_timebase     @38
     jack_cpu_load     @39
     jack_port_register     @40
     jack_port_unregister     @41
     jack_port_get_buffer     @42
     jack_port_name     @43
     jack_port_short_name     @44
     jack_port_flags     @45
     jack_port_type     @46
     jack_port_type_id     @47
     jack_port_is_mine     @48
     jack_port_connected     @49
     jack_port_connected_to     @50
     jack_port_get_connections     @51
     jack_port_get_all_connections     @52
     jack_port_tie     @53
     jack_port_untie     @54
     jack_port_set_name     @55
     jack_port_rename     @56
     jack_port_set_alias     @57
     jack_port_unset_alias     @58
     jack_port_get_aliases     @59
     jack_port_request_monitor     @60
     jack_port_request_monitor_by_name     @61
     jack_port_ensure_monitor     @62
     jack_port_monitoring_input     @63
     jack_connect     @64
     jack_disconnect     @65
     jack_port_disconnect     @66
     jack_port_name_size     @67
     jack_port_type_size     @68
     jack_port_type_get_buffer_size     @69
     jack_port_set_latency     @70
     jack_port_get_latency_range     @71
     jack_port_set_latency_range     @72
     jack_recompute_total_latencies     @73
     jack_port_get_latency     @74
     jack_port_get_total_latency     @75
     jack_recompute_total_latency     @76
     jack_get_ports     @77
     jack_port_by_name     @78
     jack_port_by_id     @79
     jack_frames_since_cycle_start     @80
     jack_frame_time     @81
     jack_last_frame_time     @82
     jack_frames_to_time     @83
     jack_time_to_frames     @84
     jack_get_time     @85
     jack_set_error_function     @86
     jack_set_info_function     @87
     jack_free     @88
     jack_midi_get_event_count     @89
     jack_midi_event_get     @90
     jack_midi_clear_buffer     @91
     jack_midi_max_event_size     @92
     jack_midi_event_reserve     @93
     jack_midi_event_write     @94
     jack_midi_get_lost_event_count     @95
